-- 修复 TaskStatus 表的 result_url 字段长度问题
-- 日期: 2025-11-19
-- 原因: Base64 编码的分镜图超过 MEDIUMTEXT 限制

-- 修改 task_status 表的 result_url 字段为 LONGTEXT
ALTER TABLE task_status MODIFY COLUMN result_url LONGTEXT COMMENT '任务结果URL或Base64数据';

-- 验证修改
SHOW FULL COLUMNS FROM task_status WHERE Field = 'result_url';
