-- 初始化用户数据（与 sys schema 对应）
-- 创建系统管理员账户和示例用户

-- =============================
-- 1. 创建超级管理员用户
-- =============================
-- 注意：密码需要使用 bcrypt 加密，这里使用的是 'admin123' 的 bcrypt hash
-- 实际部署时应该修改为安全的密码
INSERT INTO sys.tb_sys_user (
  optsn, user_id, usercode, password, email, phone, 
  create_time, status, deleted
) VALUES
('USER-0001', 'user_admin', 'admin', 
 '$2a$10$N.zmdr9k7uOCQb376NoUnuTJ8iAt6Z5EHsM8lE9lBOsl7q0TP/Hza', -- admin123
 'admin@urbanlifeline.com', '13800138000', 
 now(), 1, false);

-- 超级管理员用户信息
INSERT INTO sys.tb_sys_user_info (
  optsn, user_id, username, avatar, gender, level, remark,
  create_time, deleted
) VALUES
('UINFO-0001', 'user_admin', '系统管理员', 
 '/static/avatar/admin.png', 1, 10, '系统超级管理员账户',
 now(), false);

-- =============================
-- 2. 关联超级管理员角色
-- =============================
INSERT INTO sys.tb_sys_user_role (
  optsn, user_id, role_id, dept_id, dept_path,
  creator, create_time, deleted
) VALUES
('UR-0001', 'user_admin', 'role_super_admin', 'dept_root', '/dept_root/',
 'system', now(), false);

-- =============================
-- 3. 创建示例普通用户（可选）
-- =============================
INSERT INTO sys.tb_sys_user (
  optsn, user_id, usercode, password, email, phone, 
  create_time, status, deleted
) VALUES
('USER-0002', 'user_demo', 'demo', 
 '$2a$10$N.zmdr9k7uOCQb376NoUnuTJ8iAt6Z5EHsM8lE9lBOsl7q0TP/Hza', -- admin123
 'demo@urbanlifeline.com', '13800138001', 
 now(), 1, false);

-- 示例用户信息
INSERT INTO sys.tb_sys_user_info (
  optsn, user_id, username, avatar, gender, level, remark,
  create_time, deleted
) VALUES
('UINFO-0002', 'user_demo', '演示用户', 
 '/static/avatar/demo.png', 0, 1, '系统演示账户',
 now(), false);

-- 关联普通用户角色
INSERT INTO sys.tb_sys_user_role (
  optsn, user_id, role_id, dept_id, dept_path,
  creator, create_time, deleted
) VALUES
('UR-0002', 'user_demo', 'role_user', 'dept_root', '/dept_root/',
 'system', now(), false);
